% macropackage=plaing
%
% Diese Datei testet die drei Grayfonts f�r den NEC P6 bei 360 dpi * 360 dpi
%
%
\nopagenumbers
\parindent0pt\parskip0pt
\input german

\font\graylight=grslmlgt
\font\graymedium=grslmmed
\font\graydark=grslmdrk

\def\setgray{\vbox to6mm{\leaders
             \line{\leaders\hbox{\char1}\hskip3cm\hfill}\vfil}}
\def\testgray#1{\vbox to0pt{\vskip1ex\rlap{Text im Grauen}\vss}%
               {\offinterlineskip#1\setgray}}

Dies ist ein kleiner Test der Grayfonts f�r den NEC P6 in h�chster Auf"|l�sung.

Zun�chst kommt der hellste Font:

\testgray\graylight

\bigskip

Danach der mittlere:

\testgray\graymedium

\bigskip

Und zum Schlu� nehmen wir den dunklen:

\testgray\graydark

\bye
